##base _MiamiPCapBase
##bias 30
##public
MiamiPCapInit(miami,bsd)(a0,a1)
MiamiPCapStats(pcap,stats)(a0,a1)
MiamiPCapOpenLive(device,snaplen,promisc,toms,ebuf)(a0,d0,d1,d2,a1)
MiamiPCapSetfilter(pcap,program)(a0,a1)
MiamiPCapOpenOffline(fname,errbuf)(a0,a1)
MiamiPCapAmigaDump(user,pkthdr,sp)(a0,a1,a2)
MiamiPCapAmigaDumpOpen(pcap,fname)(a0,a1)
MiamiPCapAmigaDumpClose(dumper)(a0)
MiamiPCapLookupdev(errbuf)(a0)
MiamiPCapLookupnet(device,netp,maskp,errbuf)(a0,a1,a2,a3)
MiamiPCapDispatch(pcap,cnt,callback,user)(a0,d0,a1,a2)
MiamiPCapLoop(pcap,cnt,callback,user)(a0,d0,a1,a2)
MiamiPCapNext(pcap,pkthdr)(a0,a1)
MiamiPCapDatalink(pcap)(a0)
MiamiPCapSnapshot(pcap)(a0)
MiamiPCapIsSwapped(pcap)(a0)
MiamiPCapMajorVersion(pcap)(a0)
MiamiPCapMinorVersion(pcap)(a0)
MiamiPCapAmigaFile(pcap)(a0)
MiamiPCapPerror(pcap,prefix)(a0,a1)
MiamiPCapGeterr(pcap)(a0)
MiamiPCapStrerror(errnum)(d0)
MiamiPCapClose(pcap)(a0)
MiamiPCapCompile(pcap,program,buf,opt,mask)(a0,a1,a2,d0,d1)
MiamiPCapAmigaBPFHandle(pcap)(a0)
MiamiPCapBPFImage(p,n)(a0,d0)
MiamiPCapReserved1()()
MiamiPCapReserved2()()
MiamiPCapReserved3()()
MiamiPCapSetCallbackType(pcap,cpu)(a0,d0)
##end
